Pomoc nie jest dostępna.


Nazwa lub adres urządzenia, do którego ten port drukuje.


Wprowadź nazwę wspólnoty używaną przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Wprowadź ustawienia określone dla protokołu RAW.  Włącz tę funkcję poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego RAW w grupie Protokół.


Nazwa tego portu.


Wybierz protokół, który ma być używany przez ten port.


Wprowadź skorowidz urządzeń używany przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Wprowadź nazwę kolejki, która ma być używana przez ten port.  Można włączyć tę funkcję przez kliknięcie przycisku oznaczonego LPR w grupie Protokół.


Nazwa portu.


Wybierz protokół, który ma być używany przez ten port. Protokół LPR.


Wybierz protokół, który ma być używany przez ten port. Protokół danych RAW.


Wprowadź nazwę kolejki, która ma być używana przez ten port.  Można włączyć tę funkcję przez kliknięcie przycisku oznaczonego LPR w grupie Protokół.


Wprowadź ustawienia określone dla protokołu LPR.  Włącz tę funkcję poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego LPR w grupie Protokół.


Zaznacz, jeżeli protokół SNMP jest obsługiwany dla urządzenia podłączonego do tego portu.


Wprowadź skorowidz urządzeń używany przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Nazwa lub adres urządzenia, do którego ten port drukuje.


Wprowadź nazwę wspólnoty używaną przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Wprowadź numer portu Berkeley Sockets, który ma być używany przez ten port.  Można włączyć tę funkcję przez kliknięcie przycisku oznaczonego RAW w grupie Protokół.


Zaznacz, jeżeli protokół SNMP jest obsługiwany dla urządzenia podłączonego do tego portu.


Wprowadź numer portu Berkeley Sockets, który ma być używany przez ten port.  Można włączyć tę funkcję przez kliknięcie przycisku oznaczonego RAW w grupie Protokół.


Skonfiguruj wszystkie standardowe porty TCP/IP monitora portów.


Dodaj standardowy port TCP/IP.


Dodaj standardowy port TCP/IP.


Dodaj standardowy port TCP/IP.


Przeglądaj i modifikuj ustawienia dla standardowego portu TCP/IP.


Dodaj standardowy port TCP/IP.


Cyfrowe wyświetlenie ilości minut przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanym zleceniu druku.


Cyfrowy odczyt wyświetlenia ilości minut przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanym zleceniu druku.


Krótszy czas przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Wprowadź ilość czasu przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Dłuższy czas przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Zaznaczenie tej opcji oznacza, że komputer będzie okresowo zapytywał każde urządzenie o informacje o stanie.


Wprowadź ilość czasu przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Ustawienia portu