Nincs elérhető súgó.


Ezen a porton található nyomtatóeszköz neve vagy címe.


Adjuk meg a logikai csoport nevét, amelyet a portra kapcsolt eszköz használ. Csak akkor elérhető, ha az SNMP engedélyezve van.


Adjuk meg a RAW protokoll beállításait. Ezt a Protokoll csoport RAW választógombjának lenyomásával engedélyezzük.


A port neve.


Válasszuk ki a protokollt, amit a port használni fog.


Adjuk meg a portra kapcsolt eszköz által használt eszköz indexet. Csak akkor elérhető, ha az SNMP engedélyezve van.


Adjuk meg a port számára használt nyontatási sornevet. Ezt a Protokoll csoport LPR gombjának lenyomásával engedélyezhetjük.


A port neve.


Válasszuk ki a protokollt, amit a port használni fog. LPR protokoll.


Válasszuk ki a protokollt, amit a port használni fog. RAW Data protokoll.


Adjuk meg a port számára használt nyomtatási sornevet. Ezt a Protokoll csoport LPR gombjának lenyomásával engedélyezhetjük.


Adjuk meg az LPR protokoll beállításait. Ezt a Protokoll csoport LPR gombjának lenyomásával engedélyezhetjük.


Ellenőrizzük, hogy a portra kapcsolt eszköz számára létezik SNMP támogatás.


Adjuk meg a portra kapcsolt eszköz által használt eszköz indexet. Csak akkor elérhető, ha az SNMP engedélyezve van.


Ezen a porton található nyomtatóeszköz neve vagy címe.


Adjuk meg a logikai csoport nevét, amelyet a portra kapcsolt eszköz használ. Csak akkor elérhető, ha az SNMP engedélyezve van.


Adjuk meg a port számára használt Berkeley Sockets portszámot. Ezt a Protokoll csoport RAW választógombjának lenyomásával engedélyezhetjük.


Ellenőrizzük, hogy a portra kapcsolt eszköz számára létezik SNMP támogatás.


Adjuk meg a port számára használt Berkeley Sockets portszámot. Ezt a Protokoll csoport RAW választógombjának lenyomásával engedélyezhetjük.


Az összes Standard TCP/IP Port Monitor port konfigurálása.


Standard TCP/IP port hozzáadása.


Standard TCP/IP port hozzáadása.


Standard TCP/IP port hozzáadása.


Standard TCP/IP port beállításainak megtekintése és változtatása.


Standard TCP/IP port hozzáadása.


Digitális számláló, amely percekben jelzi az időt az időkorlát túllépésig, ha a nyomtatási feladat meghibásodik.


Digitális számláló, amely percekben jelzi az időt az időkorlát túllépésig, ha a nyomtatási feladat meghibásodik.


Rövidebb időkorlát nyomtatási hiba megjelenésekor.


Adjuk meg az időt amely után a nyomtatási hiba időkorlát-túllépéshez vezet.


Hosszabb időkorlát nyomtatási hiba megjelenésekor.


Ha kiválasztjuk, a számítógép rendszeresen lekérdezi minden eszköz állapotát.


Kattintsunk ide, ha a nyomtatás közben problémák lépnek fel, mint például hiányos vagy hiányzó dokumentumok. Ha az LPR bájtszámlálást aktiváljuk, a számítógép összeszámolja a dokumentum jeleit mielőtt a nyomtatóra küldené a dokumentumot. Ez a bájtszámlálás elég időigényes lehet, és a legtöbb nyomtató számára nem szükséges. Ez a szolgáltatás csak abban az esetben érhető el, ha az LPR protokollt választottuk.


Adjuk meg az időt amely után a nyomtatási hiba időkorlát-túllépéshez vezet.