Nápověda není dostupná.


Jméno nebo adresa zařízení, na které se tiskne přes tento port.


Zadejte jméno komunity používané zařízením, které je připojeno k tomuto portu.  Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Zadejte nastavení, specifická pro PRVOTNÍ protokol. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem PRVOTNÍ ve skupině Protokoly.


Jméno tohoto portu.


Zvolte protokol, který má tento port používat.


Zadejte index zařízení používaný zařízením, které je připojeno k tomuto portu. Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Zadejte Název fronty (jméno), které má být použito pro tento port. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem LPR ve skupině Protokoly.


Jméno tohoto portu.


Zvolte protokol, který má tento port používat. LPR protokol.


Zvolte protokol, který má tento port používat. PRVOTNÍ datový protokol.


Zadejte Název fronty (jméno), které má být použito pro tento port. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem LPR ve skupině Protokoly.


Zadejte nastavení, specifická pro LPR protokol. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem LPR ve skupině Protokoly


Zkontrolujte, zda je pro zařízení připojené k tomuto portu podporován SNMP.


Zadejte index zařízení používaný zařízením, které je připojeno k tomuto portu. Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Jméno nebo adresa zařízení, na které se tiskne přes tento port.


Zadejte jméno komunity používané zařízením, které je připojeno k tomuto portu.  Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Zadejte číslo portu Berkeley Sockets, které má být použito pro tento port. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem PRVOTNÍ ve skupině Protokoly.


Zkontrolujte, zda je pro zařízení připojené k tomuto portu podporován SNMP.


Zadejte číslo portu Berkeley Sockets, které má být použito pro tento port. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem PRVOTNÍ ve skupině Protokoly.


Nakonfigurujte všechny porty v Monitoru standardního TCP/IP portu.


Přidejte Standardní TCP/IP port.


Přidejte Standardní TCP/IP port.


Přidejte Standardní TCP/IP port.


Prohlédněte a upravte nastavení Standardního TCP/IP portu.


Přidejte Standardní TCP/IP port.


Číselný údaj zobrazující počet minut, které zbývají do vypršení časové prodlevy při selhání tiskové úlohy.


Číselný údaj zobrazující počet minut, které zbývají do vypršení časové prodlevy při selhání tiskové úlohy.


Kratší časový úsek do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.


Zadejte dobu do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.


Delší časový úsek do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.


Je-li zatrženo, počítač periodicky žádá všechna zařízení o sdělení stavové informace.


Zde klepněte, pokud nastanou problémy s tiskem (jako jsou chybějící či neúplně vytisknuté dokumenty).

Jestliže je nastavena volba LPR - počet bajtů, počítač před odesláním k tisku zjistí počet bajtů v dokumentu. Zjišťování počtu bajtů, které může být časově velmi náročné, není většinou tiskáren vyžadováno. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybrán protokol LPR.


Zadejte dobu do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.